en	Info
uk	Інформація

en	Images on this page
uk	Зображення на цій сторінці

en	Total image file sizes
uk	Загальний розмір файлу зображення

en	Document size
uk	Розмір документа

en	Page Uid
uk	Ідентифікатор сторінки

en	Page type
uk	Тип сторінки

en	Frontenduser group combination
uk	Комбінація груп фронтенд користувачів

en	Page cached
uk	Сторінка кешована

en	Yes
uk	Так

en	No
uk	Ні

en	Count of USER_INT objects
uk	Кількість об'єктів USER_INT

en	Name of logged in FE-User
uk	Ім'я авторизованого FE-користувача

en	Id of logged in FE-User
uk	ID авторизованого FE-користувача

en	Total parsetime
uk	Загальний час синтаксичного аналізу

en	There are no USER_INT objects on this page.
uk	На цій сторінці немає USER_INT-об'єктів.

en	Key
uk	Ключ

en	Value
uk	Значення

en	General
uk	Загальне

en	PHP

en	REQUEST
uk	ЗАПИТ

en	USER_INT