en	Debug
uk	Відладка

en	Log
uk	Журнал

en	Log Message
uk	Журнал повідомлень

en	Component
uk	Компоненти

en	Level
uk	Рівень

en	Group by Component
uk	Групувати за компонентами

en	Group by Level
uk	Групувати за рівнем

en	Display only levels equal or higher to
uk	Відображати тільки однакові рівні або вищі

en	No log entries.
uk	Немає записів в журналі.

en	Events
uk	Події

en	Query Information
uk	Інформація про запит

en	Query
uk	Запит

en	Queries
uk	Запити

en	Backtrace
uk	Відбиток

en	SQL Debug

en	SQL Query
uk	SQL запит

en	Count
uk	Кількість

en	Total Time [ms]
uk	Загальний час [ms]

en	Total
uk	Загалом

en	Page title
uk	Заголовок сторінки

en	Used provider
uk	Використовуваний провайдер

en	Title
uk	Назва

en	Provider
uk	Провайдер

en	Skipped providers (provided no title)
uk	Пропущені провайдери (не вказано назви)

en	Name
uk	Назва

en	All providers checked in order
uk	Всі провайдери перевірені у порядку

en	It's not possible to retrieve the page title (providers) information when the page is cached.
uk	Неможливо отримати інформацію заголовка сторінки (постачальників), для кешованої сторінки.

en	Visit this page uncached, or disable the cache through this admin panel.
uk	Відвідайте цю сторінку не кешованою, або вимкніть кеш за допомогою панелі адміністратора.