en	Info

en	(Load Time: %1$u ms, Memory: %2$s)
es	(Tiempo de carga: %1$u ms, Memoria: %2$s)

en	Images on this page
es	Imágenes en esta página

en	Total image file sizes
es	Tamaño total de la imagen

en	Document size
es	Tamaño del documento

en	Page Uid
es	Página Uid

en	Page type
es	Tipo de página

en	Frontenduser group combination
es	Combinación de grupos Frontenduser

en	Page cached
es	Página Cacheada

en	Yes
es	Sí

en	No

en	Count of USER_INT objects
es	Número de objetos USER_INT

en	Name of logged in FE-User
es	Nombre de FE-Usuario registrado

en	Id of logged in FE-User
es	ID del usuario de frontend conectado

en	Total parsetime
es	Parsetime total

en	There are no USER_INT objects on this page.
es	No hay objetos USER_INT en esta página.

en	Key
es	Clave

en	Value
es	Valor

en	General

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT