en	Debug

en	(%s Errors/Warnings)
de	(%s Fehler/Warnungen)

en	Log
de	Protokoll

en	Log Message
de	Protokoll-Nachricht

en	Component
de	Komponente

en	Level
de	Ebene

en	Group by Component
de	Nach Komponente gruppieren

en	Group by Level
de	Nach Ebene gruppieren

en	Display only levels equal or higher to
de	Nur Ebenen anzeigen, die gleich oder höher sind als

en	No log entries.
de	Keine Protokoll-Einträge.

en	Events
de	Ereignisse

en	Query Information
de	Abfrage-Informationen

en	Query
de	Abfrage

en	Queries
de	Abfragen

en	Backtrace
de	Ablaufverfolgung

en	SQL Debug
de	SQL-Debug

en	SQL Query
de	SQL-Abfrage

en	Count
de	Anzahl

en	Total Time [ms]
de	Gesamtzeit [ms]

en	Total
de	Summe

en	Page title
de	Seitentitel

en	Used provider
de	Verwendeter Anbieter

en	Title
de	Titel

en	Provider

en	Skipped providers (provided no title)
de	Übersprungene Anbieter (ohne Titel)

en	Name

en	All providers checked in order
de	Alle Provider in Reihenfolge

en	It's not possible to retrieve the page title (providers) information when the page is cached.
de	Es ist nicht möglich, die Provider für den Seitentitel zu ermitteln wenn die Seite gecached wird.

en	Visit this page uncached, or disable the cache through this admin panel.
de	Besuchen Sie diese Seite uncached, oder deaktivieren Sie den Cache über das Admin-Panel.