en	Redirect Settings
ru	Настройки перенаправления

en	Update the slugs of all sub pages automatically
ru	Автоматически обновлять части путей всех подстраниц

en	Create redirects for pages with a new slug automatically
ru	Автоматически создавать перенаправления с новыми частями путей

en	Time To Live of redirect records in days
ru	Время существования записей перенаправления в днях

en	HTTP Status Code for the redirect, 301 is the default
ru	Код состояния HTTP для перенаправления, 301 по умолчанию