en	Installed Services
ru	Установленные сервисы

en	List of all installed services with information and status for each of them.
ru	Список всех установленных сервисов с информацией и статусом по каждому из них.

en	This report displays a list of installed services, with detailed information about each of them. The services are ordered by type, priority and quality. Unavailable services are highlighted with an error status.
ru	В этом отчете отображается список установленных служб с подробной информацией о каждой из них. Службы упорядочены по типу, приоритету и качеству. Недоступные сервисы подсвечиваются со статусом ошибки.

en	The "Externals" column shows which external programs a given service relies on. If such program is missing or not executable, the service will be unavailable. Search paths for executables are listed at the bottom of this report.
ru	Столбец «Внешние» показывает, на какие внешние программы полагается данный сервис. Если такая программа отсутствует или не выполняется, служба будет недоступна. Пути поиска исполняемых файлов перечислены в нижней части этого отчета.

en	Service type: %s
ru	Тип службы: %s

en	Service
ru	Служба

en	Description
ru	Описание

en	Priority
ru	Приоритет

en	Quality
ru	Качество

en	Subtypes
ru	Подтипы

en	OS
ru	ОС

en	Externals
ru	Внешние инструменты

en	Available
ru	Доступно

en	Any
ru	Любой

en	Configured search paths for external programs
ru	Настроенные пути поиска для внешних программ

en	Path
ru	Путь

en	Valid
ru	Допустимо

en	No search paths configured.
ru	Пути поиска не настроены.