en	Page TSconfig
uk	Сторінка TSconfig

en	All
uk	Все

en	Module
uk	Модуль

en	Module: Web>Page
uk	Модуль: Веб>Сторінка

en	Module: Web>View
uk	Модуль: Веб>Перегляд

en	Module: Web>List
uk	Модуль: Веб>Список

en	Module: Web>Info
uk	Модуль: Веб>Інформація

en	Module: Web>Template
uk	Модуль: Веб>Шаблон

en	View TSconfig fields content
uk	Перегляд вмісту полів TSconfig

en	Edit TSconfig for this page
uk	Редагувати TSconfig для цієї сторінки

en	Edit TSconfig for all shown pages
uk	Редагувати TSconfig для всіх показаних сторінок

en	Default Configuration from TYPO3_CONF_VARS
uk	Типове налаштування з TYPO3_CONFARS

en	Page TSconfig
uk	Сторінка TSconfig

en	Mode
uk	Режим

en	Sort alphabetically
uk	Сортувати за алфавітом

en	Pagetitle:
uk	Заголовок сторінки:

en	Included Files:
uk	Включені файли:

en	Lines:
uk	Рядки:

en	There are no pages containing custom Page TSconfig settings in the page configuration.
uk	Немає сторінок, що містять власні налаштування TSconfig у конфігурації сторінки.