en	Page TSconfig

en	All
fr	Tout

en	Module

en	Module: Web>Page

en	Module: Web>View
fr	Module: Web>Voir

en	Module: Web>List
fr	Module: Web>Liste

en	Module: Web>Info

en	Module: Web>Template
fr	Module: Web>Gabarits

en	View TSconfig fields content
fr	Voir le contenu des champs TSconfig

en	Edit TSconfig for this page
fr	Modifier la TSconfig pour cette page

en	Edit TSconfig for all shown pages
fr	Modifier la TSconfig pour toutes les pages affichées

en	Default Configuration from TYPO3_CONF_VARS
fr	Configuration par défaut depuis TYPO3_CONF_VARS

en	Page TSconfig
fr	TSconfig de la page

en	Mode

en	Sort alphabetically
fr	Trier par ordre alphabétique

en	Pagetitle:
fr	Titre de page :

en	Included Files:
fr	Fichier inclus :

en	Lines:
fr	Lignes :

en	There are no pages containing custom Page TSconfig settings in the page configuration.
fr	Il n'y a aucune page qui contienne de la TSconfig dans leur configuration.